Weight (7.x-2.4) - en to uk translation catalogue (8 entries)

en: Disabled
uk: Вимкнено

en: Enabled
uk: Увімкнено

en: Yes
uk: Так

en: No
uk: Ні

en: Weight: !weight
uk: Вага: !weight

en: exposed
uk: розкритий

en: Range: !range
uk: Діапазон: !range

en: Default: !default
uk: Базово: !default
