Weight (7.x-3.2) - en to es translation catalogue (5 entries)

en: Weight
es: Peso

en: Default
es: Por defecto

en: Fields
es: Campos

en: Range
es: Rango

en: Weight for row @number
es: Peso para la fila @number
