Weight (7.x-3.2) - en to bo translation catalogue (4 entries)

en: Weight
bo: ལྗིད་ཚད

en: Default
bo: སྔར་ཡོད

en: Fields
bo: གནས་ཁོངས།

en: Weight for row @number
bo: ཕྲེང་@number་ཡི་ལྗིད་ཚད
