Web Experience Toolkit: Core (7.x-1.1) - en to gl translation catalogue (45 entries)

en: Title
gl: Título

en: Content
gl: Contido

en: Type
gl: Tipo

en: Author
gl: Autor/a

en: Description
gl: Descrición

en: Language
gl: Idioma

en: more
gl: máis

en: Yes
gl: Si

en: No
gl: Non

en: Reset
gl: Reiniciar

en: Feed
gl: Orixe

en: Name
gl: Nome

en: Updated
gl: Actualizado

en: term
gl: termo

en: All
gl: Todo

en: Page
gl: Páxina

en: Custom
gl: Personalizado

en: Published
gl: Publicado

en: Vocabulary
gl: Vocabulario

en: Start Date
gl: Data de Inicio

en: End Date
gl: Data de Fin

en: System
gl: Sistema

en: General Settings
gl: Configuración xeral

en: Defaults
gl: Predeterminados

en: Sort by
gl: Ordenar por

en: ‹ previous
gl: ‹ anterior

en: next ›
gl: seguinte ›

en: author
gl: autor

en: Translations
gl: Traduccións

en: Apply
gl: Aplicar

en: « first
gl: « primeira

en: last »
gl: última »

en: Offset
gl: Desprazamento

en: No content available.
gl: Contido non dispoñible

en: Items per page
gl: Elementos por páxina

en: - All -
gl: - Todo -

en: -1 (Unlimited)
gl: -1 (Ilimitado)

en: PHP memory limit
gl: Límite de memoria de PHP

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the installation process.
gl: Considerar incrementar o límite de memoria de PHP a %memory_minimum_limit para prever erros no proceso de instalación.

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the update process.
gl: Considerar incrementar o límite de memoria de PHP a %memory_minimum_limit para prever erros no proceso de actualización.

en: Depending on your configuration, Drupal can run with a %memory_limit PHP memory limit. However, a %memory_minimum_limit PHP memory limit or above is recommended, especially if your site uses additional custom or contributed modules.
gl: Dependendo da túa configuración, Drupal pode funcionar con un límite de memoria de PHP de %memory_limit. De todas maneiras, se recomenda un límite de memoria de PHP de %memory_minimum_limit ou superior, especialmente se o teu sitio emprega modulo adicionais ou de terceiros.

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
gl: Aumenta o límite de memoria editando o parámetro memory_limit no ficheiro %configuration-file e despois reinicia o teu servidor web (or ponte en contacto co teu administrador de sistemas ou co teu proveedor de hosting para obter asistencia).

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
gl: Contacta co teu administrador de sistemas ou proveedor de hosting para poder incrementar o límite de memoria do PHP.,

en: See the <a href="@url">Drupal requirements</a> for more information.
gl: Mira <a href="@url">Requisitos de Drupal</a> para máis información.

en: revision user
gl: usuario revisor
