Web Experience Toolkit: Core (7.x-1.5) - en to unknown language translation catalogue (51 entries)

en: Title
target: Título

en: Content
target: Conteúdo

en: Type
target: Tipo

en: Author
target: Autor

en: Description
target: Descrição

en: Language
target: Idioma

en: more
target: mais

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: Reset
target: Redefinir

en: Name
target: Nome

en: Updated
target: Atualizado

en: term
target: termo

en: All
target: Tudo

en: Page
target: Página

en: Welcome
target: Bem vindo

en: Custom
target: Personalizado

en: Published
target: Publicado

en: Vocabulary
target: Vocabulário

en: Start Date
target: Data inicial

en: End Date
target: Data Final

en: System
target: Sistema

en: Desc
target: Decrescente

en: General Settings
target: Configurações Gerais

en: Defaults
target: Padrões

en: Sort by
target: Ordenar por

en: ‹ previous
target: ‹ anterior

en: next ›
target: próximo ›

en: author
target: autor

en: Translations
target: Traduções

en: Apply
target: Aplicar

en: « first
target: « primeiro

en: last »
target: último »

en: Offset
target: Deslocamento

en: No content available.
target: Nenhum conteúdo disponível.

en: Build mode
target: Modo de construção

en: Items per page
target: Itens por página

en: - All -
target: - Todos -

en: -1 (Unlimited)
target: -1 (Ilimitado)

en: PHP memory limit
target: Limite de memória do PHP

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the installation process.
target: Talvez você devesse aumentar o limite da memória do seu PHP para %memory_minimum_limit, para evitar erros durante o processo de instalação.

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the update process.
target: Talvez você devesse aumentar o limite da memória do seu PHP para %memory_minimum_limit, para evitar erros durante o processo de atualização.

en: Depending on your configuration, Drupal can run with a %memory_limit PHP memory limit. However, a %memory_minimum_limit PHP memory limit or above is recommended, especially if your site uses additional custom or contributed modules.
target: Dependendo das suas configurações, o Drupal pode rodar com um limite de memória do PHP de %memory_limit. Mesmo assim, um limite de memória de pelo menos %memory_minimum_limit é recomendado, especialmente se o seu site for usar módulos adicionais.

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: Aumente o limite de memória editando o parâmetro memory_limit parameter no arquivo %configuration-file. Em seguida, reinicie o seu servidor web (ou contate o seu administrador de sistemas ou a sua hospedagem e peça assistência).

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: Contate seu administrador de sistemas ou a sua hospedagem e peça assistência para aumentar o limite de memória do PHP.

en: See the <a href="@url">Drupal requirements</a> for more information.
target: Consulte os <a href="@url">pré-requisitos do Drupal</a> para mais informações.

en: View panes
target: Ver painéis

en: revision user
target: autor da revisão

en: Asc
target: Ascendente

en: Master
target: Principal

en: Collapsed by default
target: Recolhido por padrão
