Web Experience Toolkit: Core (7.x-1.9) - en to hr translation catalogue (42 entries)

en: Title
hr: Naziv

en: Content
hr: Sadržaj

en: Type
hr: Vrsta

en: Author
hr: Autor

en: Description
hr: Opis

en: Language
hr: Jezik

en: more
hr: više

en: Yes
hr: Da

en: No
hr: Ne

en: Reset
hr: Poništi

en: Name
hr: Naziv

en: Modules
hr: Moduli

en: Updated
hr: Osvježeno

en: term
hr: pojam

en: All
hr: Svi

en: Page
hr: Stranica

en: Available updates
hr: Dostupne nadogradnje

en: Custom
hr: Prilagođeno

en: Published
hr: Objavljeno

en: Vocabulary
hr: Rječnik

en: Start Date
hr: Od datuma

en: End Date
hr: Do datuma

en: System
hr: Sustav

en: Desc
hr: Silazno

en: Defaults
hr: Zadane vrijednosti

en: Sort by
hr: Rasporedi po

en: ‹ previous
hr: ‹ prethodna

en: next ›
hr: sljedeća ›

en: Translations
hr: Prijevodi

en: Apply
hr: Primjeni

en: « first
hr: « prva

en: last »
hr: posljednja »

en: No content available.
hr: Nema sadržaja.

en: -1 (Unlimited)
hr: -1 (Bez ograničenja)

en: PHP memory limit
hr: Ograničenje memorije PHP-a

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the installation process.
hr: Razmislite o povećanju vašeg PHP memorijskog ograničenja na %memory_minimum_limit kako bi spriječili pojavu pogrešaka u procesu instalacije.

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the update process.
hr: Razmislite o povećanju vašeg PHP memorijskog ograničenja na %memory_minimum_limit kako bi spriječili pojavu pogrešaka u procesu nadogradnji.

en: Depending on your configuration, Drupal can run with a %memory_limit PHP memory limit. However, a %memory_minimum_limit PHP memory limit or above is recommended, especially if your site uses additional custom or contributed modules.
hr: U ovisnosti od vaših postavki, Drupal može raditi s PHP memorijskim ograničenjem od %memory_limit. Međutim, preporučuje se minimalno PHP memorijski ograničenje od %memory_minimum_limit,  naročito ako vaša lokacija koristi dodatne korisničke ili priložene module.

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
hr: Povećajte memorijsko ograničenje tako što ćete promijeniti memory_limit parametar u datoteci %configuration-file i onda ponovo pokrenite vaš web server (ili kontaktirajte administratora Vašeg sustava administratora ili pružatelja usluge za pomoć).

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
hr: Kontaktirajte administratora vašeg sustava  ili davatelja usluge oko povećanja PHP memorijskog ograničenja.

en: See the <a href="@url">Drupal requirements</a> for more information.
hr: Za više informacija pogledajte <a href="@url">Drupal zahtjeve</a>.

en: Asc
hr: Uzlazno
