Web Experience Toolkit: Core (7.x-1.9) - en to unknown language translation catalogue (49 entries)

en: Title
target: 標題

en: Content
target: 內容

en: Type
target: 類型

en: Author
target: 作者

en: Description
target: 描述

en: Language
target: 語言

en: more
target: 更多

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Reset
target: 重設

en: Feed
target: 摘要

en: Name
target: 名稱

en: Modules
target: 模組

en: Updated
target: 已更新

en: term
target: 項目

en: All
target: 所有

en: Page
target: 頁面

en: Available updates
target: 可用更新

en: Welcome
target: 歡迎

en: Custom
target: 自訂

en: Published
target: 已發表

en: Vocabulary
target: 主分類

en: Start Date
target: 開始日期

en: End Date
target: 結束日期

en: System
target: 系統

en: Desc
target: 遞減

en: Defaults
target: 預設

en: Sort by
target: 排序依據

en: ‹ previous
target: ‹ 上一頁

en: next ›
target: 下一頁 ›

en: author
target: 作者

en: Translations
target: 翻譯

en: Apply
target: 套用

en: « first
target: « 第一頁

en: last »
target: 最後一頁 »

en: Offset
target: 位移

en: No content available.
target: 沒有可用的內容。

en: Items per page
target: 每頁的項目數

en: - All -
target: - 全部 -

en: -1 (Unlimited)
target: -1 (無限)

en: PHP memory limit
target: PHP 記憶體限制

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the installation process.
target: 請考慮將您的 PHP 記憶體限制提昇到 %memory_minimum_limit，以避免在安裝過程中發生錯誤。

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the update process.
target: 請考慮將您的 PHP 記憶體限制提昇到 %memory_minimum_limit，以避免在更新過程中發生錯誤。

en: Depending on your configuration, Drupal can run with a %memory_limit PHP memory limit. However, a %memory_minimum_limit PHP memory limit or above is recommended, especially if your site uses additional custom or contributed modules.
target: 根據您的設定，Drupal 可以在 %memory_limit PHP 記憶體限制下執行。然而建議您採用 %memory_minimum_limit PHP 記憶體限制或更高的值，特別是如果您的網站會使用額外的模組時。

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: 編輯 %configuration-file 檔案裡的記憶體限制參數，並重新啟動網站伺服器，可以提高您的記憶體限制 (或聯絡您的系統管理者或主機營運商，尋求他們的協助)。

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: 聯絡您的系統管理者或主機營運商，以協助您提昇 PHP 記憶體限制。

en: See the <a href="@url">Drupal requirements</a> for more information.
target: 請參考 <a href="@url">Drupal 系統需求</a>以了解更多的資訊。

en: revision user
target: 版本修訂者

en: Asc
target: 遞增
