Web Experience Toolkit: Core (7.x-4.0-rc6) - en to unknown language translation catalogue (50 entries)

en: Title
target: 标题

en: Type
target: 类型

en: Description
target: 描述

en: more
target: 更多

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Reset
target: 重置

en: Name
target: 名称

en: Modules
target: 模块

en: All
target: 全部

en: Page
target: 页面

en: Available updates
target: 可用更新

en: Welcome
target: 欢迎

en: Custom
target: 自定义

en: Start Date
target: 开始日期

en: End Date
target: 结束日期

en: Desc
target: 降序

en: General Settings
target: 基本设置

en: Sort by
target: 排序依据

en: ‹ previous
target: ‹ 上一页

en: next ›
target: 下一页 ›

en: Translations
target: 翻译

en: Apply
target: 应用

en: « first
target: « 第一页

en: last »
target: 末页 »

en: Leave node title
target: 给节点标题

en: Advanced: if checked, do not touch the node title; this can cause the node title to appear twice unless your theme is aware of this.
target: 高级：如果选择就不要再动节点标题，这会导致显示两次节点标题

en: Invalid node
target: 无效节点

en: Offset
target: 偏移量

en: Build mode
target: 构建模式

en: Items per page
target: 每页条目数

en: - All -
target: - 全部 -

en: -1 (Unlimited)
target: -1 (无限)

en: PHP memory limit
target: PHP内存限制

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the installation process.
target: 请考虑将您的PHP内存限制提升到 %memory_minimum_limit，以避免在安装过程中发生错误。

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the update process.
target: 请考虑将您的PHP内存限制提升到 %memory_minimum_limit，以避免在更新过程中发生错误。

en: Depending on your configuration, Drupal can run with a %memory_limit PHP memory limit. However, a %memory_minimum_limit PHP memory limit or above is recommended, especially if your site uses additional custom or contributed modules.
target: 根据您的设定，Drupal 可以在 %memory_limit PHP 内存限制下执行。然而建议您采用 %memory_minimum_limit PHP 内存限制或更高的值，特别是如果您的网站会使用额外的模块时。

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: 编辑 %configuration-file 文件中的内存限制参数，并重新启动网站服务器，可以提高您的内存限制（或联络您的系统管理者或主机营运商，寻求他们的协助）。

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: 联络您的系统管理者或主机营运商，以协助您提升 PHP 内存限制。

en: See the <a href="@url">Drupal requirements</a> for more information.
target: 请参考 <a href="@url">Drupal 系统需求</a>以了解更多的信息。

en: View panes
target: 视图面板

en: Enter the title or NID of a node
target: 输入节点标题或NID

en: Include node links for "add comment", "read more" etc.
target: 包含节点链接： "添加评论", "更多"等等

en: Template identifier
target: 模板识别码

en: Link the node title to the node
target: 将标题链向节点

en: Check this box if you would like your pane title to link to the node.
target: 将面板标题链接到节点

en: Select a build mode for this node.
target: 为这个节点选择构建模式

en: Asc
target: 升序

en: Workbench
target: 工作台

en: Master
target: 主
