Web Experience Toolkit: Core (7.x-4.10) - en to unknown language translation catalogue (47 entries)

en: Title
target: Título

en: Type
target: Tipo

en: Description
target: Descrição

en: more
target: mais

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: Reset
target: Redefinir

en: Name
target: Nome

en: Modules
target: Módulos

en: All
target: Tudo

en: Page
target: Página

en: Available updates
target: Atualizações disponíveis

en: Welcome
target: Bem vindo

en: Custom
target: Personalizado

en: Start Date
target: Data inicial

en: End Date
target: Data Final

en: Desc
target: Decrescente

en: General Settings
target: Configurações Gerais

en: Sort by
target: Ordenar por

en: ‹ previous
target: ‹ anterior

en: next ›
target: próximo ›

en: Distribution
target: Distribuição

en: Translations
target: Traduções

en: Apply
target: Aplicar

en: « first
target: « primeiro

en: last »
target: último »

en: Offset
target: Deslocamento

en: Build mode
target: Modo de construção

en: Items per page
target: Itens por página

en: - All -
target: - Todos -

en: -1 (Unlimited)
target: -1 (Ilimitado)

en: PHP memory limit
target: Limite de memória do PHP

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the installation process.
target: Talvez você devesse aumentar o limite da memória do seu PHP para %memory_minimum_limit, para evitar erros durante o processo de instalação.

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the update process.
target: Talvez você devesse aumentar o limite da memória do seu PHP para %memory_minimum_limit, para evitar erros durante o processo de atualização.

en: Depending on your configuration, Drupal can run with a %memory_limit PHP memory limit. However, a %memory_minimum_limit PHP memory limit or above is recommended, especially if your site uses additional custom or contributed modules.
target: Dependendo das suas configurações, o Drupal pode rodar com um limite de memória do PHP de %memory_limit. Mesmo assim, um limite de memória de pelo menos %memory_minimum_limit é recomendado, especialmente se o seu site for usar módulos adicionais.

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: Aumente o limite de memória editando o parâmetro memory_limit parameter no arquivo %configuration-file. Em seguida, reinicie o seu servidor web (ou contate o seu administrador de sistemas ou a sua hospedagem e peça assistência).

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: Contate seu administrador de sistemas ou a sua hospedagem e peça assistência para aumentar o limite de memória do PHP.

en: See the <a href="@url">Drupal requirements</a> for more information.
target: Consulte os <a href="@url">pré-requisitos do Drupal</a> para mais informações.

en: View panes
target: Ver painéis

en: Asc
target: Ascendente

en: Master
target: Principal

en: Collapsed by default
target: Recolhido por padrão

en: If you REALLY know what you are doing, you can find the links to the normal Drupal
            update pages in the collapsed section below.
target: Se você REALMENTE sabe o que está fazendo, você pode encontrar os links para a página normal de atualização do Drupal na seção reduzida abaixo.

en: Get update information for your distribution.
target: Obtenha informação atualizada para sua distribuição.

en: Do not manually update modules within distributions!
target: Não atualize manualmente módulos dentro de distribuições!

en: Enable this option (and Save) to access the normal update links
target: Ative essa opção (e Salve) para acessar os links  normais de atualização

en: Drupal Distributions contain a carefully selected set of module
          versions along with specific patches.  You should never update individual modules
          within a distribution unless you are an experienced developer.
target: Uma distribuição Drupal contém um conjunto cuidadosamente selecionado de versões de módulos
    juntamente com patches específicos. Você nunca deve atualizar módulos individuais
          dentro de uma distribuição, a menos que você saiba o que está fazendo.
