Web Experience Toolkit: Core (7.x-4.10) - en to unknown language translation catalogue (35 entries)

en: Title
target: Título

en: Type
target: Tipo

en: Description
target: Descrição

en: more
target: mais

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: Reset
target: Reiniciar

en: Name
target: Nome

en: Modules
target: Módulos

en: All
target: Todos

en: Page
target: Página

en: Available updates
target: Atualizações disponíveis

en: Custom
target: Personalizado

en: Desc
target: Descendente

en: General Settings
target: Definições Gerais

en: Sort by
target: Ordenar por

en: ‹ previous
target: ‹ anterior

en: next ›
target: seguinte ›

en: Translations
target: Traduções

en: Apply
target: Aplicar

en: « first
target: « primeira

en: last »
target: última »

en: Offset
target: Deslocamento

en: Build mode
target: Modo de construir

en: Items per page
target: Itens por página

en: - All -
target: - Todos -

en: -1 (Unlimited)
target: -1 (sem limites)

en: PHP memory limit
target: Limite de memória do PHP

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the installation process.
target: Pondere aumentar o seu limite de memória PHP para %memory_minimum_limit, por forma a prevenir erros no processo de instalação.

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the update process.
target: Pondere aumentar o seu limite de memória PHP para %memory_minimum_limit, por forma a prevenir erros no processo de atualização.

en: Depending on your configuration, Drupal can run with a %memory_limit PHP memory limit. However, a %memory_minimum_limit PHP memory limit or above is recommended, especially if your site uses additional custom or contributed modules.
target: Dependendo da sua configuração, o Drupal poderá correr com um limite de memória PHP de %memory_limit. Contudo, um limite de memória PHP de %memory_minimum_limit ou superior é recomendado, especialmente se o teu sítio usa módulos adicionais ou personalizados.

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: Aumente o limite de memória editando o parâmetro memory_limit no ficheiro %configuration-file e posteriormente reinicie o seu servidor (ou contacte o seu administrador de sistemas ou fornecedor de alojamento para o ajudar).

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: Contacte o seu administrador de sistemas ou fornecedor de alojamento para assistência no aumento do seu limite de memória PHP.

en: Asc
target: Ascendente

en: Master
target: Principal
