Web Experience Toolkit: Core (7.x-4.22) - en to unknown language translation catalogue (37 entries)

en: Title
target: Tittel

en: Description
target: Beskrivelse

en: more
target: mer

en: Yes
target: Ja

en: No
target: Nei

en: Reset
target: Nullstill

en: Feed
target: Strøm

en: Name
target: Navn

en: Modules
target: Moduler

en: All
target: Alle

en: Page
target: Side

en: Available updates
target: Tilgjengelige oppdateringer

en: Welcome
target: Velkommen

en: Custom
target: Tilpasset

en: Start Date
target: Startdato

en: End Date
target: Sluttdato

en: Desc
target: Synkende

en: Sort by
target: Sortér etter

en: ‹ previous
target: ‹ forrige

en: next ›
target: neste ›

en: Distribution
target: Distribusjon

en: Translations
target: Oversettelser

en: Apply
target: Bruk

en: « first
target: « første

en: last »
target: siste »

en: Offset
target: Forskyving

en: Items per page
target: Elementer per side

en: - All -
target: - Alle -

en: -1 (Unlimited)
target: -1 (Ubegrenset)

en: PHP memory limit
target: Minnegrense for PHP

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the installation process.
target: Vurder å øke grensen for hvor mye minne som kan brukes for PHP til %memory_minimum_limit for å minske faren for feil under installeringen.

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the update process.
target: Vurder å øke grensen for PHP-minne til %memory_minimum_limit for å redusere faren for feil under oppdatering.

en: Depending on your configuration, Drupal can run with a %memory_limit PHP memory limit. However, a %memory_minimum_limit PHP memory limit or above is recommended, especially if your site uses additional custom or contributed modules.
target: Hvis du ikke har en konfigurasjon som stiller strengere krav kan Drupal kjøre med %memory_limit minne satt av til PHP. Men en minnegrense på %memory_minimum_limit eller mer anbefales, særlig hvis du bruker tilleggsmoduler.

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: Du øker minnegrensen ved å redigere memory_limit-parameteren i fila %configuration-file og deretter omstarte webtjeneren (eller kontakt systemadministratoren eller netthotelleverandøren for hjelp).

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: Kontakt systemadministratoren eller nettleverandøren din for for hjelp til å øke grensen for minne satt av til PHP.

en: See the <a href="@url">Drupal requirements</a> for more information.
target: Se <a href="@url">«Drupal requirements»</a> for mer informasjon.

en: Asc
target: Stigende
