Web Experience Toolkit: Core (7.x-4.31) - en to unknown language translation catalogue (39 entries)

en: Title
target: عنوان

en: Type
target: نوع

en: Description
target: شرح

en: more
target: بیشتر

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: Reset
target: بازنشانی

en: Feed
target: خوراک

en: Name
target: نام

en: Modules
target: ماژول‌ها

en: All
target: همه

en: Page
target: صفحه

en: Available updates
target: به‌روز رسانی‌های در دسترس

en: Custom
target: سفارشی

en: Start Date
target: تاریخ شروع

en: End Date
target: تاریخ پایان

en: Desc
target: نزولی

en: General Settings
target: تنظیمات عمومی

en: Sort by
target: مرتب کن بر اساس

en: ‹ previous
target: ‹ قبلی

en: next ›
target: بعدی ›

en: Translations
target: ترجمه‌ها

en: Apply
target: تایید

en: « first
target: « ابتدا

en: last »
target: انتها »

en: Offset
target: جابجایی

en: Items per page
target: آیتم‌ها در هر صفحه

en: - All -
target: - همه -

en: -1 (Unlimited)
target: -1 (نامحدود)

en: PHP memory limit
target: محدودیت حافظه PHP

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the installation process.
target: در نظر داشته باشید برای جلوگیری از خطا در هنگام نصب, حافظه PHP را تا حد %memory_minimum_limit افزایش دهید.

en: Consider increasing your PHP memory limit to %memory_minimum_limit to help prevent errors in the update process.
target: در نظر داشته باشید برای جلوگیری از خطا در هنگام به‌روز رسانی، حافظه PHP را تا حد %memory_minimum_limit افزایش دهید.

en: Depending on your configuration, Drupal can run with a %memory_limit PHP memory limit. However, a %memory_minimum_limit PHP memory limit or above is recommended, especially if your site uses additional custom or contributed modules.
target: براساس پیکربندی شما دروپال می‌تواند با محدودیت حافظه %memory_limit برای PHP اجرا شود. گرچه، مقدار توصیه‌شده برای محدودیت حافظه برای PHP، مقدار %memory_minimum_limit است، خصوصا اگر سایت شما از ماژول‌های اهدا شده و یا سفارشی استفاده می‌کند.

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: مقدار محدودیت حافظه را با ویرایش پارامتر memory_limit در فایل %configuration-file افزایش دهید و سپس وب سرور خود را Restart کنید (یا با مدیر سایت خود یا سرویس دهنده هاست خود برای همکاری تماس بگیرید).

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: با مسئول و یا سرویس دهنده سایت خود برای افزایش محدودیت حافظه PHP تماس بگیرید

en: See the <a href="@url">Drupal requirements</a> for more information.
target: برای کسب اطلاعات بیشتر <a href="@url">نیازمندی‌های دروپال</a> را ببینید.

en: Asc
target: صعودی

en: Workbench
target: میزکار

en: Master
target: مدیر
