Wikitools (7.x-1.0-alpha1) - en to fr translation catalogue (10 entries)

en: Disabled
fr: Désactivé

en: Redirected from <a href="@url">%page</a>
fr: Redirigé depuis <a href="@url">%page</a>

en: The character %c is not allowed in a title
fr: Le caractère %c n'est pas autorisé dans les titres

en: Multiple pages have this name:
fr: Plusieurs pages portent ce nom :

en: The page %page_name has been moved.
fr: La page %page_name a été déplacée.

en: The new page name is !new_name
fr: Le nom de la nouvelle page est !new_name

en: The page %page_name does not exist.
fr: La page %page_name n'existe pas.

en: Page found: %page
fr: Page trouvée : %page

en: Page moved: %page
fr: Page déplacée : %page

en: Page does not exist: %page
fr: La page n'existe pas : %page
