Workbench Panels (7.x-1.0-alpha1) - en to uk translation catalogue (3 entries)

en: Node being viewed
uk: Матеріал, що переглядається

en: When enabled, this overrides the default Drupal behavior for displaying nodes at <em>node/%node/draft</em>.
uk: Якщо увімкнено, це перевизначить базову поведінку Друпалу для відображення матеріалів за адресою <em>node/%node/draft</em>.

en: When enabled, this overrides the default Drupal behavior for displaying nodes at <em>node/%node/revisions/%/view/<em>.
uk: Якщо увімкнено, це перевизначить базову поведінку Друпалу для відображення матеріалів за адресою <em>node/%node/revisions/%/view/<em>..
