World of Warcraft Guild Hosting (7.x-2.0-alpha7) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Save configuration
target: அமைவடிவத்தை சேமிக்குக

en: delete
target: நீக்குக

en: Status
target: நிலை

en: Type
target: வகை

en: Cancel
target: (இ)ரத்து செய்க

en: Description
target: விவரிப்பு

en: more
target: மேலும்

en: error
target: வழு

en: view
target: நோக்குக

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Date
target: திகதி

en: Reset
target: மீளமைக்க

en: Settings
target: அமைப்புகள்

en: Name
target: பெயர்

en: edit
target: தொகுக்க

en: View
target: நோக்குக
