WOW JS (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Not installed
target: نصب نشده است

en: Installed
target: نصب شده

en: If the PHP option is chosen, enter PHP code between %php. Note that executing incorrect PHP code can break your Drupal site.
target: اگر گزینه PHP را انتخاب نموده‌اید، کد PHP را بین %php وارد کنید. توجه داشته باشید اجرای کد اشتباه می‌تواند باعث خرابی جولانما گردد.
