Wysiwyg Boxout (7.x-1.0) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: User interface
hi: उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस

en: Body
hi: मुख्य भाग

en: Cancel
hi: रद्द करें

en: Header
hi: ऊपरी भाग
