Wysiwyg Boxout (7.x-1.0) - en to ne translation catalogue (4 entries)

en: User interface
ne: प्रयोगकर्ताको इन्टरफेस

en: Body
ne: मुख्य भाग

en: Cancel
ne: रद्द गर्नुहोस्

en: Header
ne: हेडर
