Wysiwyg Exclude Field (7.x-1.0-alpha1) - en to gu translation catalogue (3 entries)

en: User interface
gu: વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ

en: Yes
gu: હા

en: No
gu: નહિ
