X-ray technical site overview (7.x-1.0-beta1) - en to nn translation catalogue (4 entries)

en: enabled
nn: aktivert

en: disabled
nn: gjer utilgjengeleg

en: Overview
nn: Oversikt

en: Permissions
nn: Rettar
