X-ray (7.x-1.0-beta1) - en to ru translation catalogue (10 entries)

en: enabled
ru: включено

en: Development
ru: Разработка

en: disabled
ru: отключено

en: Overview
ru: Просмотр

en: Permissions
ru: Права доступа

en: About
ru: Информация

en: and
ru: и

en: Uses
ru: Использование

[ctx: Final join]
en: and
ru: и

[ctx: Final join]
en: or
ru: или
