Xray technical site overview (7.x-1.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: enabled
target: 已启用

en: Development
target: 开发

en: disabled
target: 禁用

en: Overview
target: 概览

en: Permissions
target: 权限

en: About
target: 关于

en: and
target: 与

en: Uses
target: 使用
