X-ray (7.x-1.0-beta2) - en to si translation catalogue (4 entries)

en: enabled
si: සක්‍රීය කලා

en: Development
si: සංවර්ධනය

en: disabled
si: සක්‍රීය නොවන

en: Permissions
si: අවසර
