Year field (7.x-1.0) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: Default
hi: डीफॉल्ट

en: Year
hi: वर्ष

en: Fields
hi: क्षेत्र

en: Default values
hi: डिफ़ॉल्ट मूल्यों
