Year field (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Year
target: سال

en: Fields
target: میدانها

en: Default values
target: مقادیرپیشفرض

en: Default date
target: تاریخپیشفرض
