Year field (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Default
target: Padrão

en: Year
target: Ano

en: Fields
target: Campos

en: Now
target: Agora

en: The Strtotime default value is invalid.
target: O valor padrão Strtotime é inválido.

en: Relative
target: Relativo

en: Start year
target: Ano de início

en: End year
target: Ano final

en: Default values
target: Valores padrão

en: Relative default value
target: Valor relativo padrão

en: Default date
target: Data padrão

en: No default value
target: Nenhum valor padrão
