Zend Framework (7.x-1.0-beta1) - en to gu translation catalogue (3 entries)

en: Settings
gu: સમાયોજન

en: Not found
gu: મળ્યું નહિ

en: Not installed
gu: સ્થાપિત થયેલ નથી
