Zend Framework (7.x-1.0-beta1) - en to ta translation catalogue (3 entries)

en: Settings
ta: அமைவுகள்

en: Not found
ta: காணக்கிடைக்கவில்லை

en: Not installed
ta: நிறுவப்படவில்லை
