Zoetrope Viewer (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Original image
target: Imagem original

en: Media
target: Mídia

en: Start
target: Iniciar

en: End
target: Fim

en: settings page
target: página de configurações

en: About
target: Sobre

en: Image style
target: Estilo da imagem

en: None (original image)
target: Nenhum (imagem original)

en: Image style: @style
target: Estilo da imagem: @style
