ZURB Foundation (7.x-1.0-alpha1) - en to el translation catalogue (17 entries)

en: Home
el: Αρχική

en: Login
el: Είσοδος

en: Top
el: Κορυφή

en: Bottom
el: Πυθμένας

en: Logout
el: Αποσύνδεση

en: Left
el: Αριστερά

en: Right
el: Δεξιά

en: You are here
el: Είστε εδώ

en: Skip to main content
el: Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

en: Error message
el: Μήνυμα σφάλματος

en: Warning message
el: Μήνυμα προειδοποίησης

en: Primary tabs
el: Πρωτεύουσες καρτέλες

en: Secondary tabs
el: Δευτερεύουσες καρτέλες

en: Main menu
el: Κύριο μενού

en: Secondary menu
el: Δευτερεύον μενού

en: (active tab)
el: (ενεργή καρτέλα)

en: Status message
el: Μήνυμα κατάστασης
