ZURB Foundation (7.x-5.0-alpha8) - en to unknown language translation catalogue (42 entries)

en: Home
target: Início

en: Pages
target: Páginas

en: Content
target: Conteúdo

en: Enable
target: Habilitar

en: Help
target: Ajuda

en: Top
target: Superior

en: Display mode
target: Modo de exibição

en: Bottom
target: Inferior

en: Always
target: Sempre

en: Never
target: Nunca

en: Header
target: Cabeçalho

en: Footer
target: Rodapé

en: General Settings
target: Configurações Gerais

en: Navigation
target: Navegação

en: ‹ previous
target: ‹ anterior

en: next ›
target: próximo ›

en: First
target: Primeiro

en: Middle
target: Meio

en: Second
target: Segundo

en: Left
target: Esquerda

en: Right
target: Direita

en: Right Sidebar
target: Barra lateral direita

en: Sticky
target: Destacado

en: You are here
target: Você está aqui

en: Third
target: Terceiro

en: Fourth
target: Quarto

en: « first
target: « primeiro

en: last »
target: último »

en: Left Sidebar
target: Barra lateral esquerda

en: Skip to main content
target: Pular para o conteúdo principal

en: Error message
target: Mensagem de erro

en: Warning message
target: Mensagem de aviso

en: Primary tabs
target: Abas primárias

en: Secondary tabs
target: Abas secundárias

en: Main menu
target: Menu principal

en: Secondary menu
target: Menu secundário

en: (active tab)
target: (aba ativa)

en: Status message
target: Mensagem de status

en: Highlighted
target: Destacado

en: All rights reserved.
target: Todos os direitos reservados.

en: Footer first
target: Primeiro rodapé

en: !module was not found, or your version of jQuery does not meet the minimum version requirement. Zurb Foundation requires jQuery 1.7 or higher. Please install !module, or Zurb Foundation plugins may not work correctly.
target: !module não foi encontrado, ou sua versão do JQuery não atende o mínimo requerido da versão. Zurb Foundation requer JQuery 1.7 ou superior. Por favor instale !module, ou os plugins Zurb Foundation podem não funcionar corretamente.
