Acquia CMS Site Studio (1.3.5-alpha5) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Page title
target: عنوان صفحه

en: User login
target: ورود کاربر

en: Language switcher
target: تغییردهنده زبان

en: Finished with an error.
target: با یک خطا پایان یافت.
