Acquia Connector (8.x-2.0-rc1) - en to ca translation catalogue (13 entries)

en: Next
ca: Següent

en: Submit
ca: Envia

en: Name
ca: Nom

en: Unknown
ca: Desconegut

en: Active
ca: Actiu

en: Site name
ca: Nom del lloc

en: Manual update check
ca: Comprova les actualitzacions manualment

en: Inactive
ca: Inactiu

en: Identifier
ca: Identificador

en: Machine name
ca: Nom-màquina

en: Text formats
ca: Formats de text

en: Temporary files
ca: Fitxers temporals

en: Site UUID
ca: UUID del lloc
