Acquia Connector (8.x-2.0-rc1) - en to ro translation catalogue (15 entries)

en: Next
ro: Următor

en: Submit
ro: Trimite

en: Variable
ro: Variabilă

en: Name
ro: Nume

en: Unknown
ro: Necunoscut

en: Active
ro: Activ

en: Site name
ro: Numele sitului

en: Manual update check
ro: Verificare manuală actualizări

en: Inactive
ro: inactiv

en: Passed
ro: Promovat

en: Identifier
ro: Identificator

en: Machine name
ro: Numele mașinii

en: Text formats
ro: Formate de text

en: Temporary files
ro: Fișiere temporare

en: Site UUID
ro: UUID sit
