Acquia Connector (8.x-2.0-rc1) - en to sk translation catalogue (12 entries)

en: Next
sk: Ďalej

en: Submit
sk: Odoslať

en: Variable
sk: Premenná

en: Name
sk: Názov

en: Unknown
sk: Neznámy

en: Active
sk: Aktívny

en: Site name
sk: Názov web stránky

en: Manual update check
sk: Ručná kontrola aktualizácie

en: Inactive
sk: Neaktívne

en: Machine name
sk: Strojový názov

en: Text formats
sk: Textové formáty

en: Temporary files
sk: Dočasné súbory
