Acquia Connector (8.x-2.0-rc2) - en to unknown language translation catalogue (27 entries)

en: Next
target: Seguinte

en: Submit
target: Enviar

en: Search
target: Pesquisar

en: Reset
target: Reiniciar

en: Variable
target: Variável

en: Name
target: Nome

en: Unknown
target: Desconhecido

en: Active
target: Ativo

en: Site name
target: Nome do sítio

en: Manual update check
target: Verificação manual de atualizações

en: Inactive
target: Inativo

en: Sort by
target: Ordenar por

en: ‹ Previous
target: ‹ Anterior

en: Next ›
target: Seguinte ›

en: Passed
target: Aprovado

en: Identifier
target: Identificador

en: Offset
target: Deslocamento

en: Machine name
target: Nome de máquina

en: Configuration settings
target: Definições de configuração

en: Items per page
target: Itens por página

en: - All -
target: - Todos -

en: « First
target: « Primeira

en: Last »
target: Última »

en: Text formats
target: Formatos de texto

en: Temporary files
target: Ficheiros temporários

en: Master
target: Principal

en: Site UUID
target: UUID do sítio
