Advanced Maintenance Page (1.0.0) - en to nl translation catalogue (6 entries)

en: Administration
nl: Beheer

en: Center
nl: Gecentreerd

en: Left
nl: Links

en: Right
nl: Rechts

en: Maintenance mode
nl: Onderhoudsmodus

en: Message to display when in maintenance mode
nl: Boodschap die aan de bezoekers wordt getoond als de site in onderhoudsmodus staat
