Analytics (8.x-1.0-alpha7) - en to ur translation catalogue (12 entries)

en: Status
ur: حالت

en: Type
ur: قِسم

en: List
ur: فہرست

en: Enable
ur: فعال

en: Disable
ur: غیر فعال

en: Disabled
ur: غیر فعال

en: Enabled
ur: فعال

en: Weight
ur: وزن

en: Settings
ur: ترتیبات

en: Label
ur: عنوان

en: View
ur: مشاہدہ کریں

en: URL
ur: یو آر ایل
