AI Sentiment Analysis (1.0.0-beta1) - en to ar translation catalogue (12 entries)

en: Delete
ar: حذف

en: Operations
ar: عمليات

en: Cancel
ar: إلغاء

en: Weight
ar: الوزن

en: Label
ar: التسمية

en: ID
ar: المعرف ID

en: Maximum
ar: أقصى قيمة

en: Basic
ar: الأساسي

en: Save changes
ar: حفظ التغييرات

en: Moderate
ar: مراقبة

en: Minimum
ar: أقل قيمة

en: A unique machine-readable name. Can only contain lowercase letters, numbers, and underscores.
ar: اسم فريد مقروء من طرف الجهاز. يمكن أن يحتوي فقط على أحرف لاتينية صغيرة وأرقام وشرطات سفلية.
