OData API Sync (1.0.0-alpha19) - en to unknown language translation catalogue (35 entries)

en: Status
target: 狀態

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Value
target: 數值

en: Username
target: 使用者名稱

en: Type
target: 類型

en: Description
target: 描述

en: Enable
target: 啟用

en: Disable
target: 停用

en: Last Updated
target: 最近更新

en: Edit
target: 編輯

en: Weight
target: 權重

en: The configuration options have been saved.
target: 設定選項已儲存。

en: Settings
target: 設定

en: Label
target: 標籤

en: Default
target: 預設

en: View
target: 檢視

en: Fields
target: 欄位

en: Save changes
target: 儲存變更

en: Default language
target: 預設語言

en: Authored on
target: 發表於

en: Constant
target: 常數

en: Human readable name
target: 人類可讀名稱

en: Entity
target: 實體

en: Changed
target: 已變更

en: Mapping
target: 映射

en: Machine name
target: 機器可讀名稱

en: Authorization
target: 僅授權，暫不扣款

en: About
target: 關於

en: - Select -
target: - 選取 -

en: Direction
target: 方向

en: Bundle
target: 集合

en: Broken
target: 中斷

en: Dependencies
target: 相依性

en: Field mappings
target: 欄位對應
