OpenAI GPT3 Augmentor (1.0.0-alpha1) - en to de translation catalogue (5 entries)

en: Advanced settings
de: Erweiterte Einstellungen

en: Temperature
de: Temperatur

en: Stop
de: Stopp

en: Engine
de: Speichersubsystem

en: Prompt
de: Eingabeaufforderung
