Automatic Updates (8.x-2.0-beta3) - en to fr translation catalogue (19 entries)

en: Release notes
fr: Notes de version

en: Name
fr: Nom

en: Update
fr: Mettre à jour

en: theme
fr: thème

en: Continue
fr: Continuer

en: Security
fr: Sécurité

en: Requirements
fr: Exigences

en: About
fr: À propos

en: Installed version
fr: Version installée

en: Recommended version
fr: Version recommandée

en: Limitations
fr: Limites

en: (Security update)
fr: (Mise à jour de sécurité)

en: (Unsupported)
fr: (Non supportée)

en: Downloading updates
fr: Téléchargement des mises à jour

en: Perform updates with site in maintenance mode (strongly recommended)
fr: Effectuer les mises à jour avec le site en mode maintenance (fortement recommandé)

en: Ready to update
fr: Prêt pour la mise à jour

en: Release notes for @project_title
fr: Notes de version pour @project_title

en: Some modules have database schema updates to install. You should run the <a href=":update">database update script</a> immediately.
fr: Certains modules doivent installer des mises à jour de base de données. Vous devez exécuter le <a href=":update">script de mise à jour de la base de données</a> immédiatement.

en: Back up your database and site before you continue. <a href=":backup_url">Learn how</a>.
fr: Sauvegardez votre base de données et votre site avant de continuer. <a href=":backup_url">Voir comment</a>.
