Bisnode (8.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Submit
target: 提交

en: Username
target: 使用者名稱

en: Password
target: 密碼

en: Settings
target: 設定

en: Field
target: 欄位

en: Address
target: 地址

en: Configuration
target: 設定

en: First name
target: 名字

en: Last name
target: 姓氏

en: Add group
target: 新增群組

en: City
target: 城市

en: Full name
target: 全名

en: Remove group
target: 刪除群組
