Block IP Address (8.x-1.0-alpha1) - en to ro translation catalogue (5 entries)

en: Other
ro: Altele

en: IP Address
ro: Adresă IP

en: About
ro: Despre

en: Uses
ro: Foloseşte

en: Not restricted
ro: Nerestricționat
