Bootstrap Toggle (8.x-1.0) - en to ar translation catalogue (6 entries)

en: Default
ar: الافتراضي

en: Small
ar: صغير

en: Large
ar: كبير

en: Normal
ar: طبيعي

en: Warning
ar: تحذير

en: Info
ar: معلومات
