BUEditor (8.x-1.0-beta3) - en to unknown language translation catalogue (41 entries)

en: Delete
target: 刪除

en: Cancel
target: 取消

en: Description
target: 描述

en: Quote
target: 引用

en: Link
target: 連結

en: Image
target: 圖片

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: Preview
target: 預覽

en: Text
target: 文字

en: Separator
target: 分隔符號

en: OK
target: 確定

en: Demo
target: 範例

en: Code
target: 代碼

en: Template
target: CCK格式範本

en: Close
target: 關閉

en: Browse
target: 瀏覽

en: The changes have been saved.
target: 變動已被儲存。

en: Undo
target: 復原

en: Available editors
target: 可用的編輯器

en: Buttons
target: 按鈕

en: Duplicate
target: 重製

en: Loading...
target: 載入中...

en: Shortcut
target: 捷徑

en: Bold
target: 粗體

en: Redo
target: 取消復原

en: Italic
target: 斜體

en: Underline
target: 底線

en: File browser
target: 檔案瀏覽器

en: Width x Height
target: 寬 x 高

en: Toolbar
target: 工具列

en: label
target: 標籤

en: Numbered list
target: 有序列表

en: Alternative text
target: 替代文字

en: An AJAX HTTP error occurred.
target: 發生一個 AJAX HTTP 錯誤。

en: HTTP Result Code: !status
target: HTTP 結果碼：!status

en: StatusText: !statusText
target: 狀態文字：!statusText

en: Content authoring
target: 內容撰寫

en: The machine-readable name is already in use. It must be unique.
target: 機器可讀名稱已經被使用。它必須是唯一的。

en: Toolbar configuration
target: Toolbar 設定

en: Active toolbar
target: 可用 toolbar
