Cloud (8.x-2.0-alpha1) - en to ar translation catalogue (38 entries)

en: Status
ar: الحالة

en: Delete
ar: حذف

en: Operations
ar: عمليات

en: Value
ar: القيمة

en: List
ar: لائحة

en: Language
ar: اللغة

en: more
ar: المزيد

en: Edit
ar: تحرير

en: Reset
ar: إعادة الضبط

en: Image
ar: الصورة

en: Settings
ar: الإعدادات

en: Name
ar: الاسم

en: View
ar: عرض

en: Refresh
ar: تحديث

en: Region
ar: المنطقة

en: ID
ar: المعرف ID

en: Options
ar: الخيارات

en: Created
ar: الإنشاء

en: Node
ar: العقدة

en: All
ar: الكل

en: Page
ar: الصفحة

en: Nodes
ar: العقد

en: Authored by
ar: ألّفه

en: State
ar: الحالة

en: Desc
ar: تنازلي

en: Maximum length
ar: أقصى طول

en: IP Address
ar: العنوان IP

en: Sort by
ar: الترتيب حسب

en: Key
ar: المفتاح

en: Changed
ar: تم التغير

en: Apply
ar: تطبيق

en: Offset
ar: الإزاحة

en: - All -
ar: - الكل -

en: The maximum length of the field in characters.
ar: أقصى طول للحقل بعدد الحروف.

en: Operations links
ar: روابط العمليات

en: UUID
ar: المعرف UUID

en: Asc
ar: تصاعدي

en: Master
ar: الرئيسي
