Cloud (8.x-2.0-alpha1) - en to el translation catalogue (38 entries)

en: Status
el: Κατάσταση

en: Delete
el: Διαγραφή

en: Operations
el: Λειτουργίες

en: Value
el: Αξία

en: List
el: Λίστα

en: Language
el: Γλώσσα

en: more
el: περισσότερα

en: Edit
el: Επεξεργασία

en: Reset
el: Επαναφορά

en: Image
el: Εικόνα

en: Settings
el: Ρυθμίσεις

en: Name
el: Όνομα

en: View
el: Προβολή

en: Refresh
el: Ανανέωση

en: Region
el: Περιοχή

en: Options
el: Επιλογές

en: Created
el: Δημιουργήθηκε

en: Node
el: Κόμβος

en: All
el: Όλες

en: Page
el: Σελίδα

en: Nodes
el: Κόμβοι

en: Authored by
el: Συντάχθηκε από

en: State
el: Κατάσταση

en: Desc
el: Φθί

en: Maximum length
el: Μέγιστο μήκος

en: IP Address
el: Διεύθυνση IP

en: Labels
el: Ετικέτες

en: Sort by
el: Ταξινόμηση κατά

en: Key
el: Κλειδί

en: Token
el: Σύμβολο (token) αντικατάστασης

en: Changed
el: Τροποποιημένο

en: Apply
el: Εφαρμογή

en: Addresses
el: Διευθύνσεις

en: Offset
el: Αντιστάθμιση

en: Items per page
el: Είδη ανά σελίδα

en: - All -
el: - Όλα -

en: The maximum length of the field in characters.
el: Το μέγιστο μήκος του πεδίου σε χαρακτήρες.

en: Asc
el: Αύξ
