Cloud (8.x-2.0-alpha1) - en to ko translation catalogue (43 entries)

en: Status
ko: 상태

en: Delete
ko: 삭제하기

en: Operations
ko: 작업

en: Value
ko: 값

en: List
ko: 목록

en: Language
ko: 언어

en: more
ko: 더 보기

en: Edit
ko: 편집하기

en: Reset
ko: 재설정

en: Image
ko: 이미지

en: Settings
ko: 설정

en: Name
ko: 이름

en: View
ko: 화면

en: Refresh
ko: 새로 고침

en: Region
ko: 구역

en: ID
ko: 아이디

en: Options
ko: 선택 사항

en: Created
ko: 생성 시각

en: Node
ko: 노드

en: All
ko: 전체

en: Page
ko: 쪽

en: Nodes
ko: 노드들

en: Authored by
ko: 글쓴이

en: State
ko: 상태

en: Desc
ko: 설명

en: Maximum length
ko: 최대 길이

en: IP Address
ko: IP 주소

en: Labels
ko: 레이블

en: Sort by
ko: 정렬기준

en: Key
ko: 키

en: Token
ko: 토큰

en: Changed
ko: 변경됨

en: Storage
ko: 저장공간

en: Apply
ko: 적용

en: Addresses
ko: 주소

en: Offset
ko: 건너뛰기

en: Items per page
ko: 페이지 당 항목 수

en: - All -
ko: - 모두 -

en: The maximum length of the field in characters.
ko: 필드의 최대 문자열 길이

en: « First
ko: « 처음

en: Last »
ko: 마지막 »

en: Operations links
ko: 오퍼레이션 링크

en: Master
ko: 마스터
