Cloud Orchestrator (8.x-2.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (31 entries)

en: Body
target: 正文

en: Resources
target: 资源

en: Help
target: 帮助

en: Region
target: 区域

en: Panels
target: 面板

en: Page title
target: 页面标题

en: Welcome
target: 欢迎

en: Location
target: 位置

en: User login
target: 用户登录

en: Anonymous user
target: 匿名用户

en: Authenticated user
target: 已登录用户

en: Administrator
target: 管理员

en: The directory %directory does not exist.
target: %directory 目录不存在。

en: Account
target: 帐户

en: Finish
target: 完成

en: Save and continue
target: 保存并继续

en: Primary tabs
target: 主标签

en: Secondary tabs
target: 次标签

en: Not writable
target: 不可写

en: Credentials
target: 证书

en: Dashboard
target: 信息面板

en: The directory %directory is not writable.
target: 目录 %directory 不可写。

en: Breadcrumbs
target: 导航路径

en: Status messages
target: 状态消息

en: Main page content
target: 主页内容

en: Basic page
target: 基本页面

en: Use <em>basic pages</em> for your static content, such as an 'About us' page.
target: 对您的静态内容使用<em>基本页面</em>，比如“关于我们”页面。

en: Full HTML
target: 完整的 HTML

en: Primary admin actions
target: 主要管理动作

en: Basic HTML
target: 基本的 HTML

en: Restricted HTML
target: 受限制的 HTML
